%
% ClusterHardware.tex
%
% Fork Sand IT Manual
%
% Copyright (C) 2018, Fork Sand, Inc.
% Copyright (C) 2017, Jeff Moe
% Copyright (C) 2017 Aleph Objects, Inc.
%
% This document is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0
% International Public License (CC BY-SA 4.0) by Fork Sand, Inc.
%

\section{Cluster Hardware Overview}
The cluster will require rackmountable equipment:

\begin{itemize}
 \item GNU/Linux Servers
\end{itemize}


\section{GNU/Linux Servers}
The servers will all run Debian GNU/Linux

\subsection{Denver Server List}
\begin{itemize}
 \item \texttt{oc1.forksand.com} --- KVM host.
 \item \texttt{rd1.forksand.com} --- Misc.
\end{itemize}

\section{Network Hardware}
The network switches do not run free software.

\section{Disk Drives}
The disk drives do not run free software.

\begin{itemize}
 \item Hard drive platters, 7200 RPM, 2.5" and 3.5"
 \item SSD
 \item NVMe
\end{itemize}

\section{Suppliers}
Who we'll get hardware from.

\begin{itemize}
 \item Pogo Linux --- Debian GNU/Linux Servers, USA.
 \item Viking.net --- Coreboot Opteron servers in Germany.
 \item raptorcs.com --- POWER9, custom Coreboot systems (?), USA.
\end{itemize}

